)c (GeV/ Tp 0 1 2 3 4 5 6 7 γ 2v

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3 = 2.76 TeV NNs 0-20% Pb-Pb,

, ALICE

, inc γ 2v , ALICE simulation

, dec γ 2v et al.

, hydro, Paquet

, inc γ 2v et al.

, PHSD, Linnyk

, inc γ 2v Boxes indicate total uncertainties